Title: DISTANCIAS EN EL UNIVERSO
Course: Astronomía - 1º B.D.

Las cuatro unidades de distancia más utilizadas en Astronomía son:

1) Kilómetro (km): es la unidad que se emplea para expresar distancias a los astros más cercanos o situados dentro del Sistema Solar.

2) Unidad Astronómica (U.A.): es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, la cual equivale aproximadamente a 150.000.000 km.

3) Año luz (a.l.): es la distancia que recorre la luz en un año. Debido a que la luz viaja en el vacío a una velocidad c = 300.000 km/seg, un año luz equivale aproximadamente a 9,5 x 10^12 km, es decir 9,5 billones de kilómetros.

4) Parsec (pc): es la distancia desde la cual se vería a la Tierra y el Sol separados por una distancia angular de un segundo, es decir 1" de arco. Equivale aproximadamente a 3,26 años luz.