Title: Distancias en el Sistema Solar
Course: Astronomía - 1º B.D. > Section: DISTANCIAS EN EL UNIVERSO

Distancias medias a la Tierra.

En el siguiente cuadro se muestran las distancias medias al Sol en U.A. y en kilómetros. Dichos valores son aproximados.

Planeta | Distancia al Sol (U.A.) | Distancia al Sol (km)
Mercurio | 0,4 | 60000000
Venus | 0,7 | 105000000
Tierra | 1 | 150000000
Marte | 1,5 | 225000000
Júpiter | 5 | 750000000
Saturno | 10 | 1500000000
Urano | 20 | 3000000000
Neptuno | 30 | 4500000000

Para comprender qué tan grandes son las distancias interplanetarias, en los siguientes sitios se accede a modelos a escala del Sistema Solar:

Si la Luna fuera solamente un pixel

Trasladándose a través del Sistema Solar

¿Qué tan lejos está Marte?