Title: Sugerencias didácticas
Course: Química - 1º B.D. > Section: Módulo 13: Molaridad

-

Adjuntamos material de utilidad para el diseño y la aplicación de la actividad Midiendo DO (concentración de dioxígeno disuelto).

1- Guía del Usuario de Sensores Neulog: incluye pautas para trabajar con cualquiera de los sensores.

2- Página web de Neulog (se encuentra en inglés): incluye vídeos de otros experimentos que se pueden realizar con el sensor de dioxígeno y una guía de usuario específica del sensor.

3- Experimento 41 -Oxígeno disuelto: completa guía que incluye tablas con datos de DO, temperatura y presión, además del procedimiento para calibrar el sensor.

4- Vídeo explicativo del uso de los sensores de dioxígeno y turbidez elaborado por docentes del CeRP del Norte para la Semana de la Ciencia y la Tecnología de 2014.