Title: Dimensiones del Sol
Course: Astronomía - 1º B.D. > Section: EL SOL

Masa y tamaño del Sol.

Imagen: Our Solar System - Ilustración creada por Roberto Ziche

http://www.robertoziche.com/illustrations/

Nuestro Sol es enorme en comparación con el resto de los astros que le rodean.

Concentra el 99,86 % de la masa del Sistema Solar con sus 2x10^30 kg (2 quintillones de kilos).

El diámetro del Sol de casi 1.400.000 km, es 109 veces mayor al diámetro terrestre.

El Sol es tan grande que podría abarcar la órbita lunar y sobraría espacio.

Imagen: Sol comparado con la órbita lunar - creada por los autores