Title: Por defecto en Repasando sales
Course: Química - 1º B.D.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Repasando sales.

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Q: Durante un proceso endotérmico se libera energia
- verdadero
- falso
A: falso

Q: Cuando se quema un mol de metano se liberan 74,85 kJ de energía.
- El proceso es endotérmico.
- El proceso es exotérmico.
- Ninguna de las anteriores.
A: El proceso es exotérmico.

Q: En la combustión completa del etano se liberan 84,7 kJ/mol de energía. Si se queman 2,5 mol de etano, la energía liberada es:
- 300,5 kJ
- 84,7 kJ
- 211,75 kJ
- 211,75 kcal
- 169,4 kJ
A: 211,75 kJ

Q: La energía liberada por un sistema hacia el ambiente es 395 cal. Su equivalencia en Joule es:
- 395 J
- 3950 J
- 1651,1 J
- 165,11 J
- 94,5 J
A: 1651,1 J

Q: Une los siguientes conceptos
- En un proceso endotérmico la variación de entalpia es: | mayor a cero.
- En un proceso exotérmico la variación de entalpía es: | es menor a cero.
- Entre 2 sistemas en contacto hay transferencia de energía en forma de calor cuando: | ambos están a diferente temperatura.
Also offered: es igual a cero.; ambos están a la misma temperatura.

Q: Se tiene una taza de té cuyo contenido está a 75,0 ºC y la temperatura del ambiente es de 11,0 ºC. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?
- Como el sistema (taza de té) se encuentra a mayor temperatura que el ambiente, la energía en forma de calor se va a transferir desde el sistema hacia el ambiente.
- Como el sistema (taza de té) se encuentra a menor temperatura que el ambiente, la energía en forma de calor se va a transferir desde el sistema hacia el ambiente.
- Como el sistema (taza de té) se encuentra a menor temperatura que el ambiente, la energía en forma de calor se va a transferir desde el ambiente hacia el sistema.
- Como el sistema (taza de té) se encuentra a mayor temperatura que el ambiente, la energía en forma de calor se va a transferir desde el ambiente hacia el sistema.
- No hay intercambio de energía en forma de calor porque ambos se encuentran en equilibrio térmico.
A: Como el sistema (taza de té) se encuentra a mayor temperatura que el ambiente, la energía en forma de calor se va a transferir desde el sistema hacia el ambiente.

Q: Selecciona de la siguiente lista ejemplos de procesos exotérmicos.
- Solidificación del agua
- Fusión del agua
- Evaporación del alcohol
- Leña encendida
- Estufa a supergas encendida
- Disolución de una pastilla de menta en la boca
A: Solidificación del agua; Leña encendida; Estufa a supergas encendida

Q: A partir del siguiente diagrama entálpico selecciona las opciones correctas.

[Image]
- Representa un proceso exotérmico.
- Representa un proceso endotérmico.
- Los reactivos son el I_2 gaseoso y el H_2 gaseoso.
- Los productos son el I_2 gaseoso y el H_2 gaseoso.
- El reactivo es el HI sólido.
- El producto es el HI sólido.
- Está ocurriendo un cambio físico.
- Está ocurriendo un cambio químico.
- Para formarse un mol de HI sólido se deberán absorber 26,5 kJ.
- Para formarse un mol de HI sólido se deberán liberar 26,5 kJ.
A: Representa un proceso endotérmico.; Los reactivos son el I_2 gaseoso y el H_2 gaseoso.; El producto es el HI sólido.; Está ocurriendo un cambio químico.; Para formarse un mol de HI sólido se deberán absorber 26,5 kJ.

Q: Observa el siguiente vídeo y luego une las opciones:
- Se observa un proceso | endotérmico
- La temperatura inicial es de | 16,0 ºC
- La temperatura final es de | -5,0 ºC
- La disolución es un cambio | físico
- Se disuelve en agua una sal llamada | nitrato de amonio
- Al ocurrir la disolución, el agua colocada entre el vaso de bohemia y la caja de petri | se congela

Q: Observa el siguiente vídeo publicitario de cappuccino autocalentable, y selecciona las opciones correctas:
- Se debe esperar 3 minutos para que todo el cappuccino aumente su temperatura.
- Se debe esperar 1 minuto para que todo el cappuccino aumente su temperatura.
- La temperatura final alcanzada por el cappuccino será de 40,0 ºC.
- La variación de la temperatura del cappuccino será de 40,0 ºC.
- Se debe agitar el sistema para evitar diferencias de temperatura en el cappuccino.
- El proceso químico que ocurre dentro del envase libera energía que es absorbida por el cappuccino.
- El proceso químico que ocurre dentro del envase absorbe energía que es absorbida por el cappuccino.
A: Se debe esperar 3 minutos para que todo el cappuccino aumente su temperatura.; La variación de la temperatura del cappuccino será de 40,0 ºC.; Se debe agitar el sistema para evitar diferencias de temperatura en el cappuccino.; El proceso químico que ocurre dentro del envase libera energía que es absorbida por el cappuccino.