Title: Dimensiones de los asteroides
Course: Astronomía - 1º B.D. > Section: ASTEROIDES Y COMETAS

Comparativo de tamaños de los mayores asteroides.

Los mayores asteroides se encuentran en el Cinturón de Asteroides entre Marte y Júpiter:

1) CERES: diámetro = 950 km

2) PALAS: diámetro = 580 km

3) VESTA: diámetro = 540 km

La siguiente imagen muestra los tamaños comparativos de Ceres (considerado actualmente como planeta enano) y Vesta. Este último podría entrar ajustado dentro de la superficie de Uruguay.

Imagen: Uruguay comparado con Ceres y Vesta

Fotomontaje creado por los autores