Title: Valor por defecto para Actividad 2 Periferia Atómica
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 2 Periferia Atómica.

Q: Para el átomo de_  8O el nivel de mayor energía es el 1.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: El átomo de _17Cl posee 2e-  en el nivel 1, 8 e-  en el nivel 2 y 7 e-  en el nivel 3.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: La distribución electrónica para el átomo de _ 12Mg es:   n=1     n=2      n=3
                                                                                          1e-      8e-       3e-
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Un átomo que tiene 2e- en el nivel 1,  8 e-  en el nivel 2  y 5 e- en el nivel 3, posee 15 protones en su núcleo.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero