Title: Fisión nuclear. Centrales nucleares
Course: Química - 3º C.B.

FISIÓN NUCLEAR. CENTRALES NUCLEARES.

Las imágenes muestran 2 artefactos tecnológicos basados en la misma reacción nuclear: la fisión.

¿QUÉ ES LA FISIÓN NUCLEAR?

El término “neutrón lento” no significa que el neutrón que impacta en el núcleo se desplace a baja velocidad, sino que  lo que el término significa  es que debe tener determinada velocidad y energía cinética para provocar la fisión.
Entre los núcleos fisionables se encuentran el  ^233U, el  ^233U y el  ^239Pu, siendo  los  2 últimos los utilizados en los reactores nucleares.
Cuando un núcleo se fisiona no siempre lo hace del mismo modo. Los fragmentos de la fisión suelen ser muy variados. En el caso de la fisión del ^235U se generan una variedad de productos diferentes, más de 200 correspondientes a aproximadamente 35 elementos distintos, la mayoría de los cuales son radiactivos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA ENERGÍA LIBERADA EN LA FISIÓN NUCLEAR?

El origen es la transformación de una pequeña parte de la masa nuclear en energía de acuerdo a: E=m.c^2
La mayor parte de la energía liberada en la fisión se manifiesta como energía cinética de los fragmentos de fisión y de los neutrones los cuales salen disparados a grandes velocidades en todas las direcciones. También parte de la misma se libera en forma de radiación gamma.

REACCIÓN EN CADENA