Title: Ácidos y Bases
Course: Química - 3º C.B.

ÁCIDOS Y BASES

Las sustancias presentan, al entrar en contacto con agua, comportamiento ácido, básico o neutro. Para averiguar si una sustancia tiene comportamiento ácido o básico se usa el papel tornasol. Hay distintos tipos de papel tornasol.

Si el papel tornasol azul cambia a rojo el carácter de la sustancia es ácido.

Si el papel tornasol rojo cambia a azul se puede afirmar que la sustancia  tiene carácter básico.

FUERZA DE ÁCIDOS Y BASES

La lluvia normal es ligeramente ácida por lo que el papel tornasol queda de color rojo. Pero hay determinadas zonas del planeta donde presenta mayor acidez. La acidez de la lluvia empieza a ser preocupante cuando su valor de pH es inferior a 5,6. Pero, ¿qué significa pH 5,6? El valor de pH sirve para medir el grado de acidez o basicidad de una solución. Una forma de medir el pH es usar el papel de pH universal.

Se moja la tirilla de papel y se compara el color obtenido con las referencias de colores indicadas en la caja del papel de pH universal. Así se obtiene un valor de pH:

Si el pH es 7 la solución es neutra.
Si el pH es mayor a 7 la solución es básica (o alcalina).
Si el pH es menor a 7 la solución es ácida.

Cada unidad que varía el pH cambia la acidez en un factor de 10. Esto significa que si el pH de la lluvia registrado es 4,6, la lluvia está 10 veces más ácida. Si el pH es 3,6 es 100 veces más ácida.