Title: Valor por defecto para Actividad 2 Metales/No metales
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 2 Metales/No metales.

Q: El oxígeno es un no metal por ello la sustancia O_2 es muy mala conductora del calor.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: El cobre se utiliza para fabricar cables debido a su ductilidad y capacidad de conducir la corriente eléctrica.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: El oro, por ser un metal, es plateado y brilloso.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: El sodio es un no metal, lo podemos deducir porque se encuentra en el primer grupo de la Tabla Periódica.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: El mercurio se usa como sustancia termométrica en los termómetros clínicos actuales.
- Verdadero
- Falso
A: Falso