Title: Valor por defecto para Actividad 2 Sistemas: Mezclas y Cuerpos Puros
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 2 Sistemas: Mezclas y Cuerpos Puros.

Q: Mezcla heterogénea macroscópica con 2 fases en el mismo estado físico.
A: D

Q: Cuerpo puro.
A: B

Q: Mezcla heterogénea macroscópica cuyas fases están en diferente estado físico.
A: C

Q: Emulsión (dispersión de líquido en líquido).
A: A

Q: Dispersión coloidal.
A: G

Q: Mezcla homogénea.
A: F

Q: Mezcla heterogénea formada por un gas disperso en un líquido.
A: E

Relaciona  la imagen del producto con la descripción del mismo.
(Responde con la letra en MAYÚSCULA)

[Image: Mezclas]