Title: Valor por defecto para Actividad 2 Concentración de Soluciones
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 2 Concentración de Soluciones.

Q: [Image: Vinagre]

El vinagre se utiliza en las ensaladas es una solución acuosa al 5% (V/V) de ácido acético.

En el vinagre el solvente es el ácido acético.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: El vinagre se puede clasificar como una solución diluida.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: En 100 mL de vinagre hay 5 mL de ácido acético.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: En 100 mL de vinagre hay 5 mL de agua.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Si se desea preparar 1 L de vinagre se debe agregar al agua, 5 mL de ácido acético.
- Verdadero
- Falso
A: Falso