Title: Concentración de soluciones
Course: Química - 3º C.B.

CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES

Una forma de clasificar las soluciones es teniendo en cuenta la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Es así que se pueden clasificar en diluidas y concentradas.

• Soluciones diluidas: son aquellas en las que la cantidad de soluto es muy pequeña comparada con la de solvente.
• Soluciones concentradas: son aquellas en las que la cantidad de soluto es considerablemente grande en comparación con la cantidad de solvente.
Los términos concentrada y diluida sirven para describir cualitativamente una solución pero si se desea conocer con exactitud la concentración de una solución, es decir  la cantidad de soluto en relación a la cantidad de solvente se  deben utilizar formas de expresar la concentración.

Existen diferentes formas de expresar la concentración de una solución, algunas de ellas son:

• % V/V  ( Relación porcentual entre volumen de soluto y volumen de solución)
• %m/m (Relación porcentual entre masa de soluto y masa de solución)
• g/L  (Relación entre la masa de soluto en gramos y el volumen de solución en litros)