Title: Valor por defecto para Actividad 3 Solubilidad
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 3 Solubilidad.

Q: Para elegir la opción correcta, debes consultar la gráfica que muestra  cómo varía la solubilidad en agua de un determinado soluto A con la temperatura.

[Image: Gráfica Solubilidad]
El valor de la solubilidad del soluto A en agua a 50°C es:
- 100g/100mL agua
- 125g/100mL agua
- 150g/100mL agua
A: 150g/100mL agua

Q: El valor de la solubilidad del soluto A en agua a 45°C es:
- 100g/100mL agua
- 120g/100mL agua
- 140g/100mL agua
A: 120g/100mL agua

Q: Cuando se mezclan 150g de soluto A con 100mL de agua a 40°C :
- Se disuelve completamente el soluto obteniéndose una solución no saturada
- Se disuelven sólo 100g quedando 50g sin disolver en el fondo del recipiente.
- Se disuelve completamente el soluto obteniéndose una solución saturada
A: Se disuelven sólo 100g quedando 50g sin disolver en el fondo del recipiente.

Q: Cuando se mezclan 180g de soluto A con 200mL de agua a 50°C:
- No se disuelve todo el soluto
- Se disuelven sólo 150g quedando 30g sin disolver
- Se disuelve completamente el soluto
A: Se disuelve completamente el soluto