Title: Valor por defecto para Actividad 3 Sistemas: Mezclas y Cuerpos Puros
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 3 Sistemas: Mezclas y Cuerpos Puros.

Q: La niebla es un  ejemplo de mezcla homogénea porque a simple vista se observa  una sola fase.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Al calentar un sistema  monofásico se obtiene un gas incoloro y un sólido de color violeta lo que  permite  afirmar que se trata de una mezcla homogénea.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: Se puede afirmar que todo sistema con una sola fase es un cuerpo puro.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: En una mezcla las sustancias se transforman en otras con propiedades diferentes.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Se puede afirmar que todo sistema en el que a simple vista se observa una única fase es una mezcla homogénea.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Un sistema en el cual a simple vista se distinguen 2 o más fases es heterogéneo.
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero