Title: Sugerencias didácticas
Course: Física - 1º B.D. > Section: Carga eléctrica y campo electrostático

Secuencia didáctica para la modelización de la carga eléctrica. Autor: Fabián Sánchez López (2017). Instituto de Educación Media Superiro de la Ciudad de México, México. Recuperado de: http://www.lajse.org/nov17/22055_Fabian_2017.pdf.

La carga eléctrica - Los fenómenos eléctricos y magnéticos. Autor: Prof. R. Nitsche C. Física Médica - UDO Bolívar. Recuperado de: https://fisica3udobolivar.files.wordpress.com/2012/11/la-carga-electrica-electricidad-y-magnetismo.pdf

Interacción entre cargas eléctricas-Ley de Coulomb. Autor: Silvia Pedreira. Recuperado de: https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/2393