Title: Por defecto en Cuestionario de autoevaluación
Course: Ciencias Físicas - 2º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Cuestionario de autoevaluación.

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Q: Empareja los enunciados:
- La máxima medida que se puede realizar con un instrumento es | el alcance.
- La menor variación de una medida que se puede registrar con un instrumento es | la apreciación.
- El proceso que realiza el observador, dividiendo la escala "a ojo" es | la estimación.

Q: Una magnitud es comparar lo que queremos medir con un patrón.
- Verdadero (Incorrecto, una magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida, para realizar la medida se usa un patrón de referencia que define a la magnitud.)
- Falso (Correcto, una magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medida, para realizar la medida se usa un patrón de referencia que define a la magnitud.)
A: Falso

Q: Medir es comparar una propiedad medible desconocida, con un patrón de la misma magnitud.
- Verdadero (¡Correcto!)
- Falso (Incorrecto.)
A: Verdadero

Q: Empareja la magnitud con su unidad correspondiente en el S.I.
- Longitud | m (metro)
- Masa | kg (kilogramo)
- Tiempo | s (segundo)
- Temperatura | K (Kelvin)
- Intensidad de corriente | A (Ampère)

Q: 1.000.000 m equivalen a
- 1.000 km (¡Correcto! Para realizar la conversión de m a km debemos dividir entre 1.000. Por tanto, 1.000.000 m equivalen a 1.000 km.)
- 10.000 km (Incorrecto. Para realizar la conversión de m a km debemos dividir entre 1.000. Por tanto, 1.000.000 m equivalen a 1.000 km.)
- 100.000 km (Incorrecto. Para realizar la conversión de m a km debemos dividir entre 1.000. Por tanto, 1.000.000 m equivalen a 1.000 km.)
- 100 km (Incorrecto. Para realizar la conversión de m a km debemos dividir entre 1.000. Por tanto, 1.000.000 m equivalen a 1.000 km.)
A: 1.000 km

Q: 150 g equivalen a
- 0,150 kg (¡Correcto! Para convertir de g a kg debemos dividir entre 1.000. Por tanto 150g/1.000=0,150 kg.)
- 1500 kg (Incorrecto. Para convertir de g a kg debemos dividir entre 1.000. Por tanto 150g/1.000=0,150 kg.)
- 1,50 kg (Incorrecto. Para convertir de g a kg debemos dividir entre 1.000. Por tanto 150g/1.000=0,150 kg.)
- 15,0 kg (Incorrecto. Para convertir de g a kg debemos dividir entre 1.000. Por tanto 150g/1.000=0,150 kg.)
A: 0,150 kg

Q: 0,057 m equivalen a
- 57 mm (¡Correcto! Para convertir de m a mm debemos multiplicar por 1.000, por tanto 0,057m x 1.000= 57mm)
- 5,7 cm (¡Correcto! Para convertir de m a cm debemos multiplicar por 1.00, por tanto 0,057m x 100= 5,7cm)
- 5,7 km (Incorrecto. Para convertir de m a km debemos dividir entre 1.000, por tanto 0,057m /1.000= 0,000057mm)
- 57 dm (Incorrecto. Para convertir de m a dm debemos multiplicar por 10, por tanto 0,057m x 10= 0,57dm)
A: 57 mm; 5,7 cm

Q: Empareja las siguientes magnitudes con su cantidad de cifras significativas:
- 2345 m | 4 cifras significativas
- 0,000190 km | 3 cifras significativas
- 1,008 kg | 4 cifras significativas
- 0,60 dm | 2 cifras significativas
- 0,10090 kg | 5 cifras significativas
Also offered: 6 cifras significativas; 1 cifra significativa; 7 cifras significativas

Q: Indica cuál de las siguientes expresiones corresponden a la medida 1758 m correctamente escrita en notación científica y con 3 cifras significativas (recuerda utilizar las reglas de redondeo):
- 1,76x10^3 m (¡Correcto!)
- 1,75x 10^3 m (Incorrecto, no aplicaste el criterio de redondeo.)
- 17,6 x 10^2 m (Incorrecto, el número que multiplica a la potencia de 10 tiene que estar entre 1 y 9 inclusive.)
- 17,5 x 10^2 m (Incorrecto, el número que multiplica a la potencia de 10 tiene que estar entre 1 y 9 inclusive, además no aplicaste el criterio para redondear.)
A: 1,76x10^3 m

Q: Indica cuál es la apreciación y el alcance del siguiente vaso de Bohemia:

[Image]
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 25 mL y el alcance 300 mL.)
- [Image] (Incorrecto, el alcance 300 mL.)
- [Image] (Incorrecto, el alcance 300 mL.)
- [Image] (¡Correcto!)
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 25 mL y el alcance 300 mL.)
A: [Image]

Q: Indica cuál es la apreciación y el alcance del siguiente vaso de Bohemia:

[Image]
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 25 mL y el alcance 325 mL.)
- [Image] (¡Correcto!)
- [Image] (Incorrecto, el alcance 325 mL.)
- [Image] (Incorrecto, el alcance 325 mL.)
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 25 mL y el alcance 325 mL.)
A: [Image]

Q: Indica cuál es la apreciación y el alcance del siguiente vaso de Bohemia:

[Image]
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 50 mL y el alcance 350 mL.)
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 50 mL y el alcance 350 mL.)
- [Image] (Incorrecto, el apreciación es 50 mL.)
- [Image] (Incorrecto, la apreciación es 50 mL y el alcance 350 mL.)
- [Image] (¡Correcto!)
A: [Image]

Q: Indica cuál de las siguientes expresiones corresponden a la medida 0,0005674 m correctamente escrita en notación científica y con 3 cifras significativas (recuerda utilizar las reglas de redondeo):
- 5,67x10^-4 m (¡Correcto!)
- 5,68x10^-4 m (Incorrecto, no aplicaste el criterio de redondeo.)
- 56,7x10^-5 m (Incorrecto, el número que multiplica a la potencia de 10 tiene que estar entre 1 y 9 inclusive.)
- 56,6x10^-5 m (Incorrecto, el número que multiplica a la potencia de 10 tiene que estar entre 1 y 9 inclusive, además no aplicaste el criterio para redondear.)
A: 5,67x10^-4 m

Q: La apreciación y el alcance de este amperímetro (instrumento para medir intensidad de corriente) es:

(recuerda que mA, miliAmpère, es un submúltiplo de la unidad y significa que para que la medida quede expresada en Ampère debemos dividir entre 1.000 o multiplicar por 10^-3).

[Image]
- Apreciación = 2 mA Alcance = 100 mA (¡Correcto!)
- Apreciación = 1 mA Alcance = 100 mA (Incorrecto, la apreciación es 2 mA y el alcance es 100 mA.)
- Apreciación = 100 mA Alcance = 2 mA (Incorrecto, la apreciación es 2 mA y el alcance es 100 mA.)
- Apreciación = 100 mA Alcance = 1 mA (Incorrecto, la apreciación es 2 mA y el alcance es 100 mA.)
A: Apreciación = 2 mA Alcance = 100 mA

Q: La apreciación y el alcance de este termómetro clínico es:

[Image]
- Apreciación 0,1 °C y alcance 42 °C (¡Correcto!)
- Apreciación 1 °C y alcance 42 °C (Incorrecto, la apreciación es 0,1 °C, pues hay 10 intervalos por cada 1 °C.)
- Apreciación 0,1 °C y alcance 35 °C (Incorrecto, el alcance es 42 °C.)
- Apreciación 1 °C y alcance 35 °C (Incorrecto, la apreciación es 0,1 °C, pues hay 10 intervalos por cada 1 °C, además el alcance es 42 °C.)
A: Apreciación 0,1 °C y alcance 42 °C