Title: Para continuar investigando
Course: Ciencias Físicas - 2º C.B. > Section: Módulo 7: CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

.

1. El pasaje de corriente eléctrica por un conductor produce ciertos efectos. Busca información sobre los siguientes efectos y cita ejemplos en los que se pueda apreciar cada uno de ellos.

- Efecto térmico (efecto Joule).
- Efecto químico (electrólisis).
- Efecto magnético (Oersted).

2. Las lámparas pueden conectarse de dos formas diferentes denominadas en serie y en paralelo. ¿Qué ventajas y desventajas presenta cada una? ¿Cómo puedes representar con símbolos ambos tipos de conexión?