Title: Mezclas heterogéneas: separación de fases
Course: Química - 3º C.B.

MEZCLAS HETEROGÉNEAS: SEPARACIÓN DE FASES

En la industria, en laboratorios de análisis clínicos donde se realizan diferentes estudios a partir de la sangre y la orina así como en la vida cotidiana, es necesario separar las fases de diferentes mezclas heterogéneas.
Para ello se recurre a los métodos de separación de fases que consisten en procedimientos mecánicos que se aplican a las mezclas heterogéneas con la finalidad de separar las distintas fases.

Algunos de los principales métodos de separación de fases se mencionan a continuación: