Title: Preguntas guardadas del contexto Cuestionario: Actividad 3 Concentración de Soluciones.
Course: Química - 3º C.B.

Estas preguntas (alguna de las cuales puede estar oculta) se han guardado cuando el contexto Cuestionario: Actividad 3 Concentración de Soluciones fue eliminado debido a que aún están siendo utilizadas por algún cuestionario o por otras actividades.

[Image: Anillos]

El oro  (del latín aurum) ha sido utilizado por el ser humano desde hace miles de años.  Además de su belleza,  tiene propiedades que lo hacen excepcional, como son su maleabilidad, su brillo y su durabilidad, pues al ser poco reactivo, no le afecta el aire, ni el agua ni la mayoría de las sustancias. Sin embargo es blando, razón por la cual se mezcla con otros metales como plata y cobre, para mejorar su dureza.
El oro 18 Kilates es una mezcla homogénea de oro, plata, y cobre. La proporción de plata y cobre puede variar según se quiera obtener un color amarillo, rojizo o rojo. También se usan otros metales para obtener otras tonalidades.

En 1000g de oro 18kilates amarillo hay 750g de oro, 125 g de plata y 125g de cobre.
En 1000g de oro 18kilates rojo hay 750g de oro y 250g de cobre.

¿Cuál es la razón por la que el oro se mezcla con otros metales?

En el oro 18k amarillo, ¿cuál es el solvente y cuál (es) el soluto?

Calcula la concentración de plata en el oro18k  amarillo expresada en %m/m.