Title: Actividad 2: Concentración del líquido Carrel-Electrón
Course: Creación de recursos en Ciencias > Section: El líquido Carrel: antiséptico

En su trabajo, Giribaldo propone la creación de un líquido Carrel perfecto con una concentración de alrededor de 5000 de cloro activo, bajo forma de hipoclorito de sodio.

1. Indica qué características tiene dicho líquido según Giribaldo.
2. Expresa la concentración en g/L, % m/V y mol/L.
3. ¿En qué concentración debe usarse para desinfectar partes lisas exteriores del cuerpo? ¿Y para mucosas impregnadas de pus o sangre? ¿O para su uso en gasas o tapones de algodón?
4. ¿A qué se debe la diferencia en la concentración que citaste en la pregunta 3?
5. ¿Cómo procederías para preparar una dilución al décimo? Indica el procedimiento y los materiales necesarios.

Sube un archivo de texto adjunto con tus respuestas.