Title: El líquido Carrel: antiséptico
Course: Creación de recursos en Ciencias

Objetivos del módulo de aprendizaje:

- Conocer los principales aportes de Domingo Giribaldo.
- Comparar distintos antisépticos usados en la época.
- Diseñar etiquetas para dichos antisépticos siguiendo la normativa SGA.
- Expresar la concentración de cloro del líquido Carrel-Electrón utilizando diversas unidades.
- Formular los distintos componentes del líquido Carrel-Electrón.
- Profundizar en el efecto de las soluciones amortiguadoras aplicado a un ejemplo.
- Identificar los productos de la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa así como las distintas celdas usadas para realizar el proceso.
- Buscar etiquetas de soluciones comerciales de hipoclorito de sodio, indicar su concentración y cómo realizar las diluciones para su uso.
- Relacionar los temas trabajados en el curso de Química con alguno de los aportes de Marie Curie y de Walther Nernst.
- Describir el proceso de producción industrial de hipoclorito de sodio.
- Identificar la relación de la temática analizada con alguna de las propiedades coligativas de las soluciones.
- Explicar el mecanismo de acción del hipoclorito de sodio sobre los microorganismos.

Nota: Recuerda que llamamos antisépticos a los agentes químicos utilizados sobre la piel y los tejidos vivos para controlar los microorganismos, y desinfectantes a los agentes utilizados en objetos, ambiente y superficies. Esta clasificación es más actual que la utilizada por Domingo Giribaldo, por eso en su artículo habla de desinfectantes.

_____________________________________________________________________________