Title: Valor por defecto para Actividad 1 Bioelementos
Course: Química - 3º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Actividad 1 Bioelementos.

Q: La secuencia correcta para el esquema que se muestra, correspondiente a los niveles de organización de la materia viva es:

[Image: Bioelementos organización]
- átomos /células / moléculas / tejidos / órganos / sistemas y aparatos / organismo multicelular.
- átomos / moléculas / células / tejidos / órganos / sistemas y aparatos / organismo multicelular.
- átomos / células / sistemas y aparatos / moléculas / órganos / tejidos / organismo multicelular.
A: átomos / moléculas / células / tejidos / órganos / sistemas y aparatos / organismo multicelular.

Q: Los bioelementos secundarios como Na, K, Mg, Ca se encuentran en el organismo en forma de iones.
El átomo de cada uno de estos elementos y su respectivo ion, Na^+, K^+, Mg^2+,Ca^2+ difieren en:
- el número de protones (Z) y en el nº de electrones.
- el número de protones (Z) pero tienen igual nº de electrones.
- el número de electrones pero tienen igual nº de protones. (Z)
A: el número de electrones pero tienen igual nº de protones. (Z)

Q: El átomo de Na y el ion Na^+ son especies del mismo elemento porque:
- Tienen el mismo número de protones y de electrones.
- Tienen el mismo número de protones (Z)
- Se representan con el mismo símbolo químico.
A: Tienen el mismo número de protones (Z)

Q: El ión ^40 _20  Ca^2+ posee:
- 20 p+, 20 e- y 20 n
- 20 p+, 22 e- y 20 n
- 20 p+, 18 e- y 20 n
A: 20 p+, 18 e- y 20 n