Title: Por defecto en Cuestionario sobre la Unidad 1
Course: Geografía - 1º C.B.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Cuestionario sobre la Unidad 1.

Q: Si la escala del mapa es 1:50000, la distancia real en superficie es de 1000 mts si en el mapa medimos 2 cm.
- Verdadero (CORRECTO!)
- Falso (NO, cada cm en el mapa equivle a 50000 cm en superficie o sea 500 mts lo que equivales a 1/2 Km)
A: Verdadero