Title: Actividad 1: Preparando una solución
Course: Química - 1º B.D. > Section: Módulo 9: Unidades de concentración

-

Repasando preparación de soluciones:

En el módulo anterior vimos que las soluciones se suelen preparar mediante dos procedimientos: puede realizarse una disolución o una dilución. Una forma de preparar soluciones por disolución se denomina "pesada directa" y se utiliza cuando la sustancia a disolver se encuentra en estado sólido. En este caso utilizaremos el método de pesada directa.

Actividad experimental: Preparación de una solución de cloruro de sodio con el software IrYdium Chemistry Lab

Consigna: Prepararemos una solución de cloruro de sodio 15,0 g/L para lo cual disolveremos 1,5 g de cloruro de sodio (NaCl) en 100 mL de solución.

Puedes descargar el programa o trabajar online.

Si prefieres descargar el programa recuerda seleccionar la opción Windows International Versions. Luego abre la carpeta vlab.2.1.0.int e instala el programa haciendo doble clic en VLabES.exe (versión en español).

Materiales que usaremos:

A la izquierda observarás un menú que dice explorador del almacén.

Selecciona agua desionizada haciéndole clic y observarás que aparece un bidón en el área de trabajo.

Selecciona sólidos y luego NaCl (cloruro de sodio), haz doble clic y también aparecerá en el área de trabajo.

Selecciona el menú desplegable material de vidrio.

Selecciona un matraz aforado de 100 mL, un vaso de precipitados de 250 mL, y una probeta de 50 mL.

Selecciona el menú desplegable herramientas.

Selecciona Balanza y luego Cápsula.

Comenzaremos midiendo 1,5 g de cloruro de sodio en la balanza, para lo cual utilizaremos la cápsula.

Colocaremos la cápsula en la balanza (aparecerá un signo de más verde cuando se encuentre bien ubicada sobre la balanza) y apretaremos el botón tara.

Luego acercarás el frasco de cloruro de sodio hasta la cápsula (aparecerá un signo de más verde cuando la posición sea la correcta) y en la sección cantidad a transferir escribiremos 1,5 y luego clic en el botón añadir.

Luego de medir la cantidad de cloruro de sodio necesaria, la colocaremos en un vaso se precipitados de 250 mL (recuerda escribir 1,5 en la sección cantidad a transferir en la parte inferior) .

Para disolver el soluto agregaremos 50 mL de agua desionizada usando una probeta de 50 mL (acerca el bidón de agua desionizada a la probeta y realiza la transferencia).

Luego transfiere la solución preparada al matraz aforado,y agrégale 50 mL más de agua desionizada para completar hasta el aforo del matraz.

Lista la solución.

Ahora que ya conoces el procedimiento prepara una solución de cloruro de sodio con una concentración elegida por ti.