Title: Actividad 3: Midiendo DO
Course: Química - 1º B.D. > Section: Módulo 13: Molaridad

-

Te proponemos un estudio de distintas muestras de agua de la zona donde vives, en especial la concentración de dioxígeno disuelta (DO) en cada muestra.

La concentración de DO en un ambiente acuático es un indicador importante de la calidad del agua.

Para ello utilizaremos los Sensores Físico-Químicos Neulog que puedes encontrar en el Laboratorio de tu liceo o en alguna otra institución de tu ciudad.

Comencemos instalando el software para que los sensores funcionen con tu magallanes. Sigue las siguientes instrucciones.

Luego de instalar el software, conecta el módulo USB  a la magallanes (usando el cable USB/USB mini) y conecta al módulo USB el sensor de dioxígeno .

Ejecuta el software haciendo clic en el menú Aplicaciones, Educación, y selecciona Neulog.

El software buscará al sensor conectado.

Para tomar los datos primero debemos configurar el experimento, selecciona duración del experimento: 1 minuto, y en velocidad de muestreo: 30 veces en 1 minuto.

Luego haz clic en el botón de configuración del sensor en la ventana módulo y selecciona la unidad de medida: mg/L.

Coloca cada una de las muestras en un vaso de bohemia limpio.

Toma en cuenta que despejar el área de trabajo y trabajar de forma ordenada facilitará la toma de los datos.

Selecciona la primera muestra, y sumerge el sensor luego de quitarle la tapa azul protectora.

Recuerda no tocar la membrana que se encuentra en el extremo del sensor ya que es muy delicada.

Barra de sub-iconos para experimentos en línea:

Haz clic en el icono medir . Si por alguna razón debes detener la medición haz clic en el icono detener medición .

Mueve circularmente el sensor en forma continua en la muestra de agua. Observa el valor de la concentración de dioxígeno disuelto (DO) en la ventana del medidor.

Nota: Es importante mantener el movimiento circular del sensor hasta que se termine la toma de datos de DO.

Si el valor de DO parece estable, simplemente regístralo en una tabla que contenga los siguientes datos:

Nº de Muestra

Origen de la muestra

Temperatura de la muestra t (ºC)

Concentración de dioxígeno disuelto DO (mg/L).

Retira el sensor de la muestra 1, enjuágalo con agua destilada, y repite el procedimiento anterior con la siguiente muestra.

Haz clic en el icono borrar para eliminar los datos del experimento anterior, y luego haz clic nuevamente en el icono medir para comenzar a registrar los nuevos datos.

Repite los pasos anteriores hasta tomar los datos de todas las muestras que poseas.

Registra todos los datos en la tabla que anteriormente creaste.

PARA CONTINUAR INVESTIGANDO:

1. Averigua qué especies acuáticas habitan la zona de dónde tomaste las distintas muestras de agua. ¿Cuál es el DO mínimo para que dichas especies puedan vivir?

2. ¿Cuáles son algunas de las fuentes de DO?

3. ¿Qué factores afectan la DO?