Title: Por defecto en Repasando pH
Course: Química - 1º B.D.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto Repasando pH.

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Q: El pH es un valor numérico que depende de la concentración de cationes hidrógeno.
- Verdadero
- Falso
A: Falso

Q: Si una solución tiene pH = 5, ¿cuál es su concentración de catión hidrógeno?
- [H^+] = 1x10^-5 mol/L
- [H^+] = 1x10^-15 mol/L
- [H^+] = 1x10^5 mol/L
- [H^+] = 1x10^14 mol/L
- [H^+] = 1x10^-5 g/mol
A: [H^+] = 1x10^-5 mol/L

Q: Según su pH las soluciones se pueden clasificar en:
- pH<7 | Soluciones ácidas
- pH>7 | Soluciones básicas o alcalinas
- pH=7 | Soluciones neutras

En la siguiente imagen se observa una solución acuosa a la que se le ha agregado fenolftaleína como reactivo indicador. ¿Qué tipo de solución dirías que es? ¿Cómo lo explicas?

[Image]

Q: ¿Cómo clasificas a los siguientes sistemas?

1. Líquido de batería pH = 1,
2. Solución de hipoclorito de sodio pH = 13,
3. Café preparado pH = 5,
4. Pasta dental pH = 10,
5. Refresco Coca cola pH = 3,
6. Agua destilada pH = 7.
- 1. Ácido 2. Básico 3. Ácido 4. Básico 5. Ácido 6. Neutro
- 1. Ácido 2. Ácido 3. Básico 4. Básico 5. Ácido 6. Neutro
- 1. Ácido 2. Básico 3. Ácido 4. Ácido 5. Neutro 6. Básico
- 1. Básico 2. Ácido 3. Básico 4. Ácido 5. Ácido 6. Neutro
- 1. Básico 2. Ácido 3. Básico 4. Ácido 5. Neutro 6. Ácido
A: 1. Ácido 2. Básico 3. Ácido 4. Básico 5. Ácido 6. Neutro

Q: Se ha medido el pH de una solución como lo muestra la figura.

[Image]
- Se ha utilizado papel indicador universal.
- El pH es de 4.
- El método utilizado para medir el pH es colorimétrico.
- El método utilizado para medir el pH es electrométrico.
- El pH es de 3,8.
- Se ha utilizado un aparato llamado pH-metro.
A: Se ha utilizado papel indicador universal.; El pH es de 4.; El método utilizado para medir el pH es colorimétrico.