Title: Actividad 3: Indicadores ácido-base
Course: Química - 1º B.D. > Section: Módulo 17: pH

-

Utilizando el siguiente simulador podrás confeccionar una tabla con los colores de cada indicador según el pH de la solución.

simulador

Selecciona el primer reactivo indicador.

Aprieta la parte superior de cada cuentagotas y podrás ir observando la coloración de cada tubo.

Crea una tabla en donde se indique el reactivo indicador, y el color según el pH.

Para pasar al siguiente indicador presiona el botón .

Repite los pasos anteriores hasta obtener los datos de los 6 reactivos.