Title: Créditos
Course: Física - 3º C.B. > Section: Módulo 10: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA POR TRABAJO

Bibliografía consultada:

- Hewitt, P. (2007). Física conceptual. México: Pearson-Addison Weasley.
- Alvarenga, B., Máximo, A. (1997). Física general. México: Oxford University.
- Laboratorio de Fisicoquímica IINN. (2012). Energía - una visión del problema. Montevideo.
- Material Adicional docentes: Arroyo, L. E. (2012). Diseño de una unidad didáctica para enseñar los conceptos de trabajo y energía mecánica a partir de la cinemática del movimiento uniformemente acelerado. Universidad de Colombia. Facultad de Ciencias. Bogotá. Licencia: Derechos reservados.

Las imágenes utilizadas fueron tomadas de:

- Ejemplo: Capturas de pantalla del siguiente vídeo: Gold for retiring 62kg Colombian weightlifter. Autor: Olympics. Licencia estándar de You Tube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=QVkkxA7AMHY
- Otros ejemplos: Bardo el arquero. Autor: Fandom. Licencia: CC BY-SA
- Otros ejemplos: Imágenes de musculación. Autor: Gottau, G. Licencia: CC BY-NC 3.0.
- Otros ejemplos: Joven haciendo push ups cerca del mar. Autor: Nensuria - Freepik.com. Licencia: CC BY 3.0.
- Trabajo total o trabajo de la fuerza resultante: Variedad de bolsos. Autor: Freepik. Licencia: CC BY 3.0.
- Ejemplos: 30 interior and funiture icons. Autor: Graphiqa Stock/Freepik. Licencia: CC BY 3.0.
- Ejemplos: Lindos objetos para videojuegos dibujados a mano: Autor: Freepik. Licencia: CC BY 3.0.
- Ejemplos: Ícono cajón de madera. Autor: Psd Graphics. Licencia: CC BY 3.0.
- Relación entre trabajo y energía potencial: Pelota en dos posiciones diferentes. Autor: Pedreira, S. Licencia: CC BY 4.0
- Actividad Experimental: Poleas móviles: Imagen dos poleas levantando una masa. Autor: Salshme. Licencia: CC 0 Dominio Público.
- Tarea: Imagen de plano inclinado con carrito siendo tirado por medio de un dinamómetro. Autora: Pedreira, S. Licencia: CC BY-SA 3.0.
- Tarea: Imágenes de planos inclinados con diferentes ángulos. Autora: Pedreira, S. Licencia: CC BY-SA 3.0.
- Cuestionario de autoevaluación: Trabajo Mecánico: Colección de elementos de construcción. Autor: Primufilms/Freepik. Licencia: CC BY 3.0.
- Cuestionario de autoevaluación: Trabajo Mecánico: Niño tirando y empujando la caja de madera. Autor: Brgfx/Freepik. Licencia: CC BY 3.0.
- Cuestionario de autoevaluación: Trabajo Mecánico: Niños tirando de un hipopótamo por un plano inclinado: Autor: CEIP CAMPO CHARRO 5 Salamanca. Licencia: CC BY 4.0.

Vídeos, páginas y simuladores utilizados:

- Actividad Experimental: Poleas móviles. Actividad extraída de: Caja de Herramientas - Unidad 2 - Energía, Rígidos y Fluidos. Actividad 1
- Autoevaluación: Proyecto Newton - La energía. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0.
- Trabajamos con un simulador: The Ramp. PhET-Interactive Simulations. Autores: Adams, W.; Loeblein, T.; Perkins, K.; Reid, S.; et al. Universidad de Colorado Boulder. Licencia: CC BY 4.0.

Autoría del Módulo: Profesora  Silvia Pedreira.

spedreira@uruguayeduca.edu.uy

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Portal Uruguay Educa.
Agosto de 2017. Actualizado en Marzo de 2020.